120˚W

120˚W

110˚W

110˚W

100˚W

100˚W

90˚W

90˚W

80˚W

80˚W

70˚W

70˚W

30˚N 30˚N

40˚N 40˚N

50˚N 50˚N

VI VII VIII IX X-XII

Intensity Prepared by: USGS National Earthquake Information Center

Data Source: Seismicity of the United States, 1750 - 1989 Preliminary Determination of Epicenters, 1990 - 1996

US Earthquakes Causing Damage 1750 - 1996 Modified Mercalli Intensity VI - XII